– 182 –

F. Bertsch:

Nichtinvasive Temperaturmessung in der Magnetresonanztomographie unter Ausnutzung der chemischen Verschiebung der Wasserprotonen

H. Buchwieser:

Coulombanregung des K^π = 8^− Zustandes in^{180}Hf (Zulassungsarbeit / Admission thesis)

M. Deile:

Optimierung der Operationsparameter von Hochdruckdriftrohren für ATLAS

J. Dubbert:

Bestimmung der Ortsauflösung von Hochdruckdriftrohren für das Myon-Spektrometer des ATLAS-Experimentes

J. Edelmann:

Tiefinelastische Streuung polarisierter Leptonen am Deuteron

A. Fräbel:

Ein schneller Gasdetektor zum Nachweis einzelner VUV- Photonen

T. Geyer:

Test des exponentiellen Zerfallsgesetzes

Q. Hartmann:

Entwurf und Bau eines Einplatinen-Vielkanalanalysators (Zulassungsarbeit / Admission thesis)

G. Kislinger:

Humanmedizinische Untersuchungen der Aluminiumbiokinetik mit^{26}Al und Beschleunigermassenspektrometrie

P. Knoop:

A Comparison of H_2, N_2, and CH_4 as Pilot Fuel for Suppression of Self-Sustained Pressure Oscillations in a Dump Combustor

T. Kormann:

Erzeugung laserinduzierter, intensiver Elektronenstrahlen

M. Manrique de Lara de Bordoy:

Neutronenemission nach der Annihilation von schnellen Antiprotonen

J. Mattner:

Temperaturmessung mittels T1-Zeit in der Kernspintomographie

H. Maurer:

Verfahren zur Ermittlung der spekralen Empfindlichkeit von Detektoren im Infrarot-Bereich mit einem Fourier- Transformations-Spektrometer

G. Niesler:

Diffraktive Effekte in der tief-inelastischen Leptonstreuung

J. Reich:

Determination of nuclear form factors in the decay of^{22}Na

H. Sachsenhauser:

Atmosphärischer Transport von Radionukliden

O. Schmelmer:

Elektronische Abschirmung der Ladung von hochenergetischen, schweren Ionen

Ch. Schmidt:

Beschleuniger-Massenspektrometrie mit^{60}Fe

O. Schoerrig:

Die Inbetriebnahme verschiedener Teilsysteme des Tritrons

L. Schöttner:

Chirale Dynamik und Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung

F. Schopper:

Silizium Pad-Detektoren für eine Compton-Kamera

J. Strobel:

Design and Evaluation of the Scintillator Surface on CsI (TI) for a High Resolution Solid State Gamma Camera

E. Wefers:

Bestimmung der Zerfallskonstanten des gebundenen Betazerfalls von^{187}Re^{75+}

H.-F. Wirth:

Entwicklung und Bau eines Reinstgas-Mischsystems für einen Mikrostreifen-Detektor Messung und Auswertung der Transferreaktion 165Ho(d,p)^{166}Ho

X. Li:

Ein Auswerteprogramm für die γ–Spektrometrie beim Einsatz verschiedener Standardisierungsverfahren in der Neutronenaktivierungsanalyse