– 186 –

E. Beck:

Langzeituntersuchung der Aluminiumbiokinetik mit Beschleunigermassenspektrometrie

M. Brodale:

Untersuchungen zum Nachweis gesputterter Atome mit der Catchertechnik

G. Datzmann:

Eine supraleitende Multipollinse zur Fokussierung hochenergetischer Ionen

C. Fischbeck:

Untersuchungen zum Ansprechverhalten des sechsfach segmentierten MINIBALL Ge–Detektors

C. Gahn:

Optimierung und Monte-Carlo-Simulation des Detektorsystems für die in vivo Protonenradiographie FROG

B. Harss:

Produktion eines^{17}F Strahls f—r die Messung des Wirkungsquerschnitts der^{17}F(p,α)^{14}O Reaktion

K. Hüttmann:

Untersuchung der ηπ-P-Welle in der Antiproton-Neutron-Annihilation in π^−π^0η

S. Karsch:

Quantitative ERD-Messungen an Galliumnitrid

B. Keil:

Resonatoreigenschaften des REX–ISOLDE IH–Struktur Modells

F. Kubo:

Untersuchung von Glimmer als geophysikalischer Dunkle-Materie-Detektor

C. Maierl:

Spektroskopie an metastabilen Zuständen in p^3He^+, Experimente zur Hyperfeinaufspaltung in p^4He^+

A. Münnich:

Mikrostreifen-Gaszähler zur Orts- und Spurbestimmung schwerer Ionen

H. Nolte:

Channeling ERDA

C. Perrot:

Etude de la relation r-t au voisinage du fil anodique des tubes a derive du spectrometre a muons du detecteur ATLAS

R. Pohl:

Auswirkungen von Sauerstoffbeimischungen auf die Metastabilität von antiprotonischem Helium

P. Quicken:

Dosimetrie am senkrechten Strahlrohr

M. Rempter:

Thermodynamische Charakterisierung relativistischer Schwerionenreaktionen

T. Sammer:

Autokalibration von Driftrohrkammern für das ATLAS-Myonspektrometer

T. Schätz:

53Mn in extraterrestrischer Materie

H. Shaw:

Kontinuierliche Elektronenstrahlanregung dichter Edelgase - Metastabiles Helium und Excimermoleküle -

P. Vannerem:

Bestimmung der Ortsauflösung einer Prototypkammer für das ATLAS-Myonspektrometer

C. Wallner:

Erzeugung kurzer, relativistischer Elektronenpulse zur Produktion von Smith-Purcell-Strahlung im langwelligen Infrarot

C. Winklhofer:

Humanmedizinische Aluminiumbiokinetik: Speziation und Einfluss des Eisenstatus