– 141 –

V.3 PhD Theses

– 142 –

M. Deile:

Optimization and Calibration of the Drift-Tube Chambers for the ATLAS Muon Spectrometer

J. Dubbert:

Measurement of the W Boson Mass in the W^+W^− → qq̄ℓν̄ Channel with the OPAL Detector at LEP

M. Falch:

Schottky Massenmessungen mit TCAP Datenaufnahmesystem am Experimentierspeicherring der GSI

T. Gaitanos :

Die nukleare Zustandsgleichung in relativistischen Schwerionenstößen

A. Kastenmüller:

Nachweis von e+e–Paaren aus Schwerionenstößen it einem RICH Detektor

O. Sahr :

Colour-Reconnection in hadronischen W-Paar Zerfällen

G. Seewald :

Der elektrische Feldgradient im kubischen Ferromagneten

C. Wallner :

Beschleunigermassenspektrometrie mit Supernova-erzeugten Aktiniden

A. Wandelt:

Die Random Phase Approximation in der relativistischen Beschreibung von Atomkernen

A. Weigel :

Transferreaktionen zu ungebundenen Kernzuständen